)^4c/^2

(GeV 2 dm - 2 TOF m 2− 1.5− 1− 0.5− 0 0.5 1 1.5 2

Counts

0

50

100

150

200

250

Data Signal Background Sum

c < 2.4 GeV/ Tp <c 2.2 GeV/

0-10% V0A Class (Pb-Side)

d

= 5.02 TeV NNs ALICE p-Pb